<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<benchmark>
    <test_info>
        <benchmark_tests>
            <benchmark_test name="AITextGenerationBenchmark" test_run_type="EXPLICIT" version="1.0"/>
        </benchmark_tests>
    </test_info>
    <application_info>
        <selected_workloads>
            <selected_workload name="AILlamaDefault"/>
        </selected_workloads>
    </application_info>
    <settings>
        <setting>
            <name>ai_engine</name>
            <value>ort-directml</value> <!-- use ort-directml, openvino -->
        </setting>
        <setting>
            <name>ai_device_id</name>
            <value></value> <!-- GPU Device selection is not available on ONNX runtime and is only supported with OpenVINO engine. Check our CLI for available OpenVINO devices using the list-openvino-devices parameter. Run "ProcyonCmd.exe -h" for details. -->
        </setting>
    </settings>
</benchmark>
