---
title: Protokollierung
---

import { Callout } from 'fumadocs-ui/components/callout'
import { Tab, Tabs } from 'fumadocs-ui/components/tabs'
import { Image } from '@/components/ui/image'

Sim bietet umfassende Protokollierung für alle Workflow-Ausführungen und gibt Ihnen vollständige Transparenz darüber, wie Ihre Workflows laufen, welche Daten durch sie fließen und wo möglicherweise Probleme auftreten.

## Protokollierungssystem

Sim bietet zwei komplementäre Protokollierungsschnittstellen, die verschiedenen Workflows und Anwendungsfällen entsprechen:

### Echtzeit-Konsole

Während der manuellen oder Chat-Workflow-Ausführung erscheinen Protokolle in Echtzeit im Konsolen-Panel auf der rechten Seite des Workflow-Editors:

<div className="flex justify-center">
  <Image
    src="/static/logs/console.png"
    alt="Echtzeit-Konsolen-Panel"
    width={400}
    height={300}
    className="my-6"
  />
</div>

Die Konsole zeigt:
- Fortschritt der Blockausführung mit Hervorhebung des aktiven Blocks
- Echtzeit-Ausgaben nach Abschluss der Blöcke
- Ausführungszeit für jeden Block
- Erfolgs-/Fehlerstatusanzeigen

### Protokollseite

Alle Workflow-Ausführungen – ob manuell ausgelöst, über API, Chat, Zeitplan oder Webhook – werden auf der dedizierten Protokollseite protokolliert:

<div className="flex justify-center">
  <Image
    src="/static/logs/logs.png"
    alt="Protokollseite"
    width={600}
    height={400}
    className="my-6"
  />
</div>

Die Protokollseite bietet:
- Umfassende Filterung nach Zeitraum, Status, Auslösertyp, Ordner und Workflow
- Suchfunktion über alle Protokolle
- Live-Modus für Echtzeit-Updates
- 7-tägige Protokollaufbewahrung (erweiterbar für längere Aufbewahrung)

## Protokolldetails-Seitenleiste

Durch Klicken auf einen Protokolleintrag öffnet sich eine detaillierte Seitenleistenansicht:

<div className="flex justify-center">
  <Image
    src="/static/logs/logs-sidebar.png"
    alt="Protokoll-Seitenleiste mit Details"
    width={600}
    height={400}
    className="my-6"
  />
</div>

### Block-Eingabe/Ausgabe

Sehen Sie den vollständigen Datenfluss für jeden Block mit Tabs zum Umschalten zwischen:

<Tabs items={['Output', 'Input']}>
  <Tab>
    **Output-Tab** zeigt das Ausführungsergebnis des Blocks:
    - Strukturierte Daten mit JSON-Formatierung
    - Markdown-Rendering für KI-generierte Inhalte
    - Kopierschaltfläche für einfache Datenextraktion
  </Tab>
  
  <Tab>
    **Input-Tab** zeigt, was an den Block übergeben wurde:
    - Aufgelöste Variablenwerte
    - Referenzierte Ausgaben anderer Blöcke
    - Verwendete Umgebungsvariablen
    - API-Schlüssel werden aus Sicherheitsgründen automatisch unkenntlich gemacht
  </Tab>
</Tabs>

### Ausführungszeitlinie

Für Workflow-übergreifende Protokolle, sehen Sie detaillierte Ausführungsmetriken:
- Start- und Endzeitstempel
- Gesamtdauer des Workflows
- Ausführungszeiten einzelner Blöcke
- Identifikation von Leistungsengpässen

## Workflow-Snapshots

Für jede protokollierte Ausführung klicken Sie auf "Snapshot anzeigen", um den exakten Workflow-Zustand zum Ausführungszeitpunkt zu sehen:

<div className="flex justify-center">
  <Image
    src="/static/logs/logs-frozen-canvas.png"
    alt="Workflow-Snapshot"
    width={600}
    height={400}
    className="my-6"
  />
</div>

Der Snapshot bietet:
- Eingefrorene Arbeitsfläche, die die Workflow-Struktur zeigt
- Block-Zustände und Verbindungen, wie sie während der Ausführung waren
- Klicken Sie auf einen beliebigen Block, um dessen Ein- und Ausgaben zu sehen
- Nützlich zum Debuggen von Workflows, die seitdem geändert wurden

<Callout type="info">
  Workflow-Snapshots sind nur für Ausführungen verfügbar, die nach der Einführung des erweiterten Protokollierungssystems durchgeführt wurden. Ältere migrierte Protokolle zeigen die Meldung "Protokollierter Zustand nicht gefunden".
</Callout>

## Protokollaufbewahrung

- **Kostenloser Plan**: 7 Tage Protokollaufbewahrung
- **Pro-Plan**: 30 Tage Protokollaufbewahrung
- **Team-Plan**: 90 Tage Protokollaufbewahrung
- **Enterprise-Plan**: Individuelle Aufbewahrungszeiträume verfügbar

## Best Practices

### Für die Entwicklung
- Verwenden Sie die Echtzeit-Konsole für sofortiges Feedback während des Testens
- Überprüfen Sie Block-Ein- und Ausgaben, um den Datenfluss zu verifizieren
- Nutzen Sie Workflow-Snapshots, um funktionierende mit fehlerhaften Versionen zu vergleichen

### Für die Produktion
- Überwachen Sie die Protokollseite regelmäßig auf Fehler oder Leistungsprobleme
- Richten Sie Filter ein, um sich auf bestimmte Workflows oder Zeiträume zu konzentrieren
- Verwenden Sie den Live-Modus während kritischer Bereitstellungen, um Ausführungen in Echtzeit zu beobachten

### Für das Debugging
- Überprüfen Sie immer die Ausführungszeitlinie, um langsame Blöcke zu identifizieren
- Vergleichen Sie Eingaben zwischen funktionierenden und fehlerhaften Ausführungen
- Verwenden Sie Workflow-Snapshots, um den genauen Zustand zu sehen, wenn Probleme aufgetreten sind

## Nächste Schritte

- Erfahren Sie mehr über die [Kostenberechnung](/execution/costs), um die Preisgestaltung von Workflows zu verstehen
- Erkunden Sie die [externe API](/execution/api) für programmatischen Zugriff auf Protokolle
- Richten Sie [Benachrichtigungen](/execution/api#notifications) für Echtzeit-Warnungen per Webhook, E-Mail oder Slack ein